# Афганистан. Шиндандт, фотоальбом N 4

Алла Николаевна Смолина

<!-"1"(Любa ЗУБАНОВA) ="7"(ГИБЕЛЬ ГРУППЫ С. КЕЛЕХСАЕВА) ="19"(Вандa ЛАТЫШ) ="23"(Гульжанар ЖУМАХАН) ="32"(Галинa СМОЛЯНКИНA) =""() =""() <!- _________________________________________________________________________________________/>

## Альбомы остальных афганских провинций будут раскрываться по мере их обработки


<!- _________________________________________________________________________________________/>

<!- _________________________________________________________________________________________/>

## К сожалению, очень мало служебных снимков - на службе было не до позирования, да и не было у нас с собой фотоаппаратов. Если у кого-то есть фотографии - присылайте. Подсказки по фамилиям и дополнения в тему будут не лишними.


<!- _________________________________________________________________________________________/>


Провинция Герат


<!- _________________________________________________________________________________________/>

Юрий БЕРИДЗЕ:


Ты проживешь большую жизнь

и будет всякого с избытком...

Ты только в памяти держи

его счастливую улыбку,

его влюбленные глаза,

его вихор, румянец, губы -

и то, как он умел сказать

о том, что любит,

любит, любит...

Ты только письма сохрани

и фотографии оттуда,

где - и не только вам одним -

не предусматривалось чуда.

Где он сказал в последний раз,

где с кровью выплеснули губы

невнятно пару-тройку фраз...

И внятно - то,

что любит,

любит ...


(http://artofwar.ru/b/beridze_j_w/text_1280.shtml)


<!- _________________________________________________________________________________________/>

Шиндандт, инструктор-методист в лечебно-физкультурном кабинете физиотерапии,

госпиталь в/ч пп 94131 гв. МСД, 1982-1983


2. Фото из архива Любви ЗУБАНОВОЙ, Шиндандт, инструктор-методист в лечебно-физкультурном кабинете физиотерапии,

госпиталь в/ч пп 94131 гв. МСД, 1982-1983


3. Фото из архива Любви ЗУБАНОВОЙ, Шиндандт, инструктор-методист в лечебно-физкультурном кабинете физиотерапии,

госпиталь в/ч пп 94131 гв. МСД, 1982-1983


4. Фото из архива Любви ЗУБАНОВОЙ, Шиндандт, инструктор-методист в лечебно-физкультурном кабинете физиотерапии,

госпиталь в/ч пп 94131 гв. МСД, 1982-1983


A.C.: Публикации о Любе находятся в "Дай свoй адрес, "афганка". Часть 1-я"

здесь: http://samlib.ru/s/smolina_a_n/text_0012.shtml#9


Bидеоролик с Любовью находится здесь: https://hdtor.ru/onlain/-97676275_456242064/


===================================================================================

===================================================================================


5. Фото подписано: "Мне было 29 лет, мужа и детей не было, стаж работы большой. Для службы в Афгане я подходила по всем статьям".

Из архива Светланы БЕЛЯЕВОЙ, Шиндандт, медсестра, госпиталь, 1984-1986


6. Фото подписано: "С подругой-коллегой".

Из архива Светланы БЕЛЯЕВОЙ, Шиндандт, медсестра, госпиталь, 1984-1986


7. Фото подписано: "С подругами-коллегами".

Из архива Светланы БЕЛЯЕВОЙ, Шиндандт, медсестра, госпиталь, 1984-1986


A.C.: Газетная публикация о Светлане (там же взяты фотографии) находится в "Дай свoй адрес, "афганка". Часть 12-я"

здесь: http://samlib.ru/editors/s/smolina_a_n/tt4.shtml#146


===================================================================================

===================================================================================


https://www.facebook.com/armyofrussia/posts/%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-650-%D0%BE%D1%80%D0%B1-4-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F-1986-%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B7-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF/511563065628887/


Отсюда: https://zen.yandex.ru/media/1_25seconds/kak-pogibla-razvedgruppa-650-orb-5-gvmsd-fotografii-iz-arihivov-s-afganskoi-voiny-5be58c29f9cb6200acec78d1


А.С.: Hачальника штаба батальона капитана Александра Васильевича ПЛАТИЦЫНА (погиб 04.03.1987) вспоминает продавец военторга Ольга ЗИНОВЬЕВА (НЕМЧЕНКО)

здесь: http://samlib.ru/editors/s/smolina_a_n/3.shtml#132


===================================================================================

===================================================================================


17. Из архива Ирины СТРЕЛКОВОЙ, Шиндандт, медсестра, 704-й военный госпиталь 40-й общевойсковой армии Туркестанского военного округа, в/ч пп 94131


A.C.: Газетная публикация об Ирине находится в "Дай свoй адрес, "афганка". Часть 6-я"

здесь: http://samlib.ru/s/smolina_a_n/text_00126shtml.shtml#87


===================================================================================

===================================================================================

18. Из архива Гульсумы СИБАГАТОВОЙ, Шиндандт, госпиталь в/ч пп 94131 гв. МСД, медсестра-анестезиолог в реанимационном отделении операционногo блокa, 1987-1988


A.C.: Газетная публикация о Гульсуме находится в "Дай свoй адрес, "афганка". Часть 6-я"

здесь: http://samlib.ru/s/smolina_a_n/text_00126shtml.shtml#86


===================================================================================

===================================================================================

19. Из архива Ванды ЛАТЫШ, Шиндандт, медсестра, госпиталь в/ч пп 94131, 1983–1985


20. Из архива Ванды ЛАТЫШ, Шиндандт, медсестра, госпиталь в/ч пп 94131, 1983–1985


«ДЕНЬ ВЧЕРАШНИЙ – СЕГОДНЯ БЫЛЬ»


День вчерашний – сегодня быль,

Но вовек не забыться тревогам,

Как глотали горячую пыль

По чужим, по афганским дорогам.

Как уснувший ночной Шинданд

Содрогали безжалостно взрывы,

Как с боев ожидали ребят

И молились, чтоб все были живы.

Разве может сердце забыть,

Даже если столетья промчатся,

Как умели мы там любить

И навечно, без слез, прощаться.

В суете ежедневных забот

Наша жизнь незаметно летит,

Память прошлое нам бережет

И бессонницей в окна стучит.


(Вандa ЛАТЫШ)


21. Из архива Ванды ЛАТЫШ, Шиндандт, медсестра, госпиталь в/ч пп 94131, 1983–1985


22. Из архива Ванды ЛАТЫШ, Шиндандт, медсестра, госпиталь в/ч пп 94131, 1983–1985


A.C.: Газетная публикация о Ванде находится в "Дай свoй адрес, "афганка". Часть 31-я"

здесь: http://samlib.ru/editors/s/smolina_a_n/tt9o3.shtml#335


===================================================================================

===================================================================================

23. Из архива Гульжанар ЖУМАХАН, Шиндандт, медсестра,

госпиталь, отделение интенсивной терапии, 1986-1989


A.C.: Две газетных статьи о Гульжанар находятся в "Дай свoй адрес, "афганка". Часть 38-я"

здесь: http://samlib.ru/editors/s/smolina_a_n/tt9p1.shtml#403


24. Из архива Гульжанар ЖУМАХАН, Шиндандт, медсестра,

госпиталь, отделение интенсивной терапии, 1986-1989


25. Из архива Гульжанар ЖУМАХАН, Шиндандт, медсестра,

госпиталь, отделение интенсивной терапии, 1986-1989


26. Из архива Гульжанар ЖУМАХАН, Шиндандт, медсестра,

госпиталь, отделение интенсивной терапии, 1986-1989


27. Из архива Гульжанар ЖУМАХАН, Шиндандт, медсестра,

госпиталь, отделение интенсивной терапии, 1986-1989


28. Из архива Гульжанар ЖУМАХАН, Шиндандт, медсестра,

госпиталь, отделение интенсивной терапии, 1986-1989


29. Из архива Гульжанар ЖУМАХАН, Шиндандт, медсестра,

госпиталь, отделение интенсивной терапии, 1986-1989


30. Из архива Гульжанар ЖУМАХАН, Шиндандт, медсестра,

госпиталь, отделение интенсивной терапии, 1986-1989


31. Из архива Гульжанар ЖУМАХАН, Шиндандт, медсестра,

госпиталь, отделение интенсивной терапии, 1986-1989


A.C.: Две газетных статьи о Гульжанар находятся в "Дай свoй адрес, "афганка". Часть 38-я"

здесь: http://samlib.ru/editors/s/smolina_a_n/tt9p1.shtml#403


===================================================================================

===================================================================================

http://samlib.ru/editors/s/smolina_a_n/tt9o8.shtml#382


33. Из архива Галины СМОЛЯНКИНОЙ, Шиндандт, врач-хирург, госпиталь, 1980


34. Из архива Галины СМОЛЯНКИНОЙ, Шиндандт, врач-хирург, госпиталь, 1980


35. Из архива Галины СМОЛЯНКИНОЙ, Шиндандт, врач-хирург, госпиталь, 1980


A.C.: Две газетных статьи о Галинe находятся в "Дай свoй адрес, "афганка". Часть 36-я"

здесь: http://samlib.ru/editors/s/smolina_a_n/tt9o8.shtml#382


===================================================================================

===================================================================================


## ФОТОАЛЬБОМЫ ШИНДАНДТА: "Шиндандт, фотоальбом N 1". здесь: http://samlib.ru/editors/s/smolina_a_n/3.shtml. "Шиндандт, фотоальбом N 2". здесь: http://samlib.ru/editors/s/smolina_a_n/30.shtml. "Шиндандт, фотоальбом N 3". здесь: http://samlib.ru/editors/s/smolina_a_n/31.shtml. "Шиндандт, фотоальбом N 4". здесь: http://samlib.ru/editors/s/smolina_a_n/31a.shtml