# 119 Омср в/ч 92053-Б (фотохроника)

Евгений Юрьевич Голик

119-я отдельная моторизованная стрелковая рота (119 ОМСР) В альбоме выложено часть фото собранных ветеранами роты. Основной архив насчитывает около 250 фото разных годов.

119-я отдельная моторизованная стрелковая рота (119 ОМСР):По состоянию на 1987-1989 гг.

- 1-й,2-й взвода - охрана 59 БРМО,329 многофункционального военно-полевого госпиталя и складов (бронетанкового имущества,инженерный,ракетно-артиллерийского вооружения);

- 3-й взвод - охрана 1386 склада горючего; - 4-й взвод - сопровождение колон 425 оавтб,446 оавтб,449 оавтб и обеспечение передвижения командования на участке Кабул - Баграм - Пули-Хумри - Кундуз - Мазари-Шариф - Хайратон.В командировке в Баграме находилась постоянно бронегруппа из БРДМ 4-го взвода 119 ОМСР.Также бронегруппы выполняли задачи в направлении Файзабада и Джелалабада. Личный состав роты на 1987-1989 года, насчитывал 172 бойца.